024681012 -1.5-1.0-0.50.0

(x10^{-2})

Group #1 / Instrument P1: Zero-point corrections Field #

ΔZP [mag] lfsr_2603_00_mef.cat lfsr_2604_00_mef.cat lfsr_2605_00_mef.cat lfsr_2606_00_mef.cat lfsr_2607_00_mef.cat lfsr_2608_00_mef.cat lfsr_2609_00_mef.cat lfsr_2610_00_mef.cat lfsr_2611_00_mef.cat lfsr_2612_00_mef.cat lfsr_2613_00_mef.cat