024681012 -1.5-1.0-0.50.00.51.0

(x10^{-2})

Group #1 / Instrument P1: Zero-point corrections Field #

ΔZP [mag] lfsr_5765_00_mef.cat lfsr_5766_00_mef.cat lfsr_5767_00_mef.cat lfsr_5768_00_mef.cat lfsr_5769_00_mef.cat lfsr_5770_00_mef.cat lfsr_5771_00_mef.cat lfsr_5772_00_mef.cat lfsr_5773_00_mef.cat lfsr_5774_00_mef.cat lfsr_5775_00_mef.cat