024681012-4-20

(x10^{-2})

Group #1 / Instrument P1: Zero-point corrections Field #

ΔZP [mag] lfsr_5732_00_mef.cat lfsr_5733_00_mef.cat lfsr_5734_00_mef.cat lfsr_5735_00_mef.cat lfsr_5736_00_mef.cat lfsr_5737_00_mef.cat lfsr_5738_00_mef.cat lfsr_5739_00_mef.cat lfsr_5740_00_mef.cat lfsr_5741_00_mef.cat lfsr_5742_00_mef.cat