051015 -0.2-0.10.00.1

Group #1 / Instrument P1: Zero-point corrections Field #

ΔZP [mag] lfsr_5776_00_mef.cat lfsr_5777_00_mef.cat lfsr_5778_00_mef.cat lfsr_5779_00_mef.cat lfsr_5780_00_mef.cat lfsr_5781_00_mef.cat lfsr_5782_00_mef.cat lfsr_5783_00_mef.cat lfsr_5784_00_mef.cat lfsr_5785_00_mef.cat lfsr_5786_00_mef.cat lfsr_5787_00_mef.cat lfsr_5788_00_mef.cat lfsr_5789_00_mef.cat