024681012-4-20

(x10^{-2})

Group #1 / Instrument P1: Zero-point corrections Field #

ΔZP [mag] lfsr_5709_00_mef.cat lfsr_5710_00_mef.cat lfsr_5711_00_mef.cat lfsr_5712_00_mef.cat lfsr_5713_00_mef.cat lfsr_5714_00_mef.cat lfsr_5715_00_mef.cat lfsr_5716_00_mef.cat lfsr_5717_00_mef.cat lfsr_5718_00_mef.cat lfsr_5719_00_mef.cat