0246810120123

(x10^{-2})

Group #1 / Instrument P1: Zero-point corrections Field #

ΔZP [mag] lfsr_5720_00_mef.cat lfsr_5721_00_mef.cat lfsr_5722_00_mef.cat lfsr_5723_00_mef.cat lfsr_5724_00_mef.cat lfsr_5725_00_mef.cat lfsr_5726_00_mef.cat lfsr_5727_00_mef.cat lfsr_5728_00_mef.cat lfsr_5729_00_mef.cat lfsr_5730_00_mef.cat