024681012-3-2-10

(x10^{-2})

Group #1 / Instrument P1: Zero-point corrections Field #

ΔZP [mag] lfsr_5743_00_mef.cat lfsr_5744_00_mef.cat lfsr_5745_00_mef.cat lfsr_5746_00_mef.cat lfsr_5747_00_mef.cat lfsr_5748_00_mef.cat lfsr_5749_00_mef.cat lfsr_5750_00_mef.cat lfsr_5751_00_mef.cat lfsr_5752_00_mef.cat lfsr_5753_00_mef.cat