 -4.709203790E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.386400E+00  dx in pixels
  4.754400E+00  dy in pixels
      1.003580  scalx
      1.009115  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
