 -4.685585518E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.533300E+00  dx in pixels
  5.021700E+00  dy in pixels
      1.003400  scalx
      1.008803  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
