  4.746135482E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.126786E-02  dx in pixels
  8.980485E-02  dy in pixels
      0.994936  scale x
      0.996001  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
