 -3.788674737E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.600389E+00  dx in pixels
 -6.191808E+00  dy in pixels
      1.017485  scalx
      1.027215  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
