 -4.388181037E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.085800E+00  dx in pixels
  3.992500E+00  dy in pixels
      1.002812  scalx
      1.008956  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
