 -4.733614301E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.199700E+00  dx in pixels
  3.993300E+00  dy in pixels
      1.004436  scalx
      1.007915  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
