 -4.664845430E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.720598E-01  dx in pixels
 -6.106355E+00  dy in pixels
      1.018955  scalx
      1.026992  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
