 -4.982317067E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.774200E+00  dx in pixels
  4.215500E+00  dy in pixels
      1.003852  scalx
      1.008982  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
