 -4.785876942E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.955800E+00  dx in pixels
  4.058700E+00  dy in pixels
      1.004513  scalx
      1.008274  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
