 -5.326097145E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.162000E-01  dx in pixels
  3.588500E+00  dy in pixels
      1.004437  scalx
      1.007920  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
