 -4.943179735E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.226900E+00  dx in pixels
  3.776600E+00  dy in pixels
      1.003684  scalx
      1.008982  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
