 -4.609145446E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.721900E+00  dx in pixels
 -6.545893E+00  dy in pixels
      1.018355  scalx
      1.026702  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
