 -4.664822344E-03 -1.126318378E-03 -5.102289146E-04 -1.009016514E-03  rotation in radian
  5.137000E-01  dx in pixels
  7.860800E+00  dy in pixels
      1.004293  scalx
      1.008315  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
