 -6.138141587E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.507000E-01  dx in pixels
  7.671600E+00  dy in pixels
      1.003839  scalx
      1.009511  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
