 -6.334797118E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.912800E+00  dx in pixels
  8.300500E+00  dy in pixels
      1.002599  scalx
      1.009278  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
