 -4.657678398E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.824900E+00  dx in pixels
  7.364900E+00  dy in pixels
      1.004477  scalx
      1.008907  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
