 -5.756947158E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.402000E-01  dx in pixels
  7.047300E+00  dy in pixels
      1.003413  scalx
      1.009465  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
