 -5.482746821E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.722300E+00  dx in pixels
  7.391800E+00  dy in pixels
      1.003239  scalx
      1.008502  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
