 -4.933158774E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.463900E+00  dx in pixels
  1.028000E+01  dy in pixels
      1.004814  scalx
      1.008191  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
