 -4.860982367E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.958600E+00  dx in pixels
  8.844400E+00  dy in pixels
      1.004388  scalx
      1.009309  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
