 -5.941309010E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.441000E-01  dx in pixels
  7.436900E+00  dy in pixels
      1.003553  scalx
      1.008631  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
