 -5.153783824E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.186200E+00  dx in pixels
  6.929200E+00  dy in pixels
      1.004372  scalx
      1.008992  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
