 -4.261322476E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.296700E+00  dx in pixels
  7.413100E+00  dy in pixels
      1.002684  scalx
      1.009414  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
