 -3.967101280E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.923770E+00  dx in pixels
 -2.468512E+00  dy in pixels
      1.019381  scalx
      1.026705  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
