 -4.732771806E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.117500E+00  dx in pixels
  8.058800E+00  dy in pixels
      1.004884  scalx
      1.010653  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
