 -4.869683826E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.061500E+00  dx in pixels
  8.678400E+00  dy in pixels
      1.004007  scalx
      1.009516  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
