 -3.849788062E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.177208E+01  dx in pixels
 -3.133282E+00  dy in pixels
      1.018360  scalx
      1.027717  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
