  1.636310660E-03 -8.780801135E-03 -4.758576977E-03 -7.020142885E-03  rotation in radian
  1.503453E-01  dx in pixels
 -9.121832E-01  dy in pixels
      1.017548  scalx
      1.025198  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
