 -2.572333752E-03 -4.751479455E-03 -2.159330880E-03 -3.221489647E-03  rotation in radian
 -7.534728E-01  dx in pixels
  2.103081E-01  dy in pixels
      1.017486  scalx
      1.025238  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
