 -5.982436049E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.073721E+00  dx in pixels
 -3.702601E-01  dy in pixels
      1.016710  scalx
      1.025734  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
