 -7.784699286E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.801000E-01  dx in pixels
  1.103000E+00  dy in pixels
      1.003243  scalx
      1.008708  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
