  3.295180714E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.406808E+01  dx in pixels
 -1.445686E+01  dy in pixels
      0.994578  scale x
      0.996331  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
