 -1.688810379E-03 -5.809673402E-03 -2.967880114E-03 -4.394523363E-03  rotation in radian
 -1.010500E+00  dx in pixels
  3.935000E+01  dy in pixels
      1.003715  scalx
      1.009216  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
