  9.080759621E-03 -5.809673402E-03 -2.967880114E-03 -4.394523363E-03  rotation in radian
 -3.150218E-01  dx in pixels
 -1.594365E-01  dy in pixels
      0.995252  scale x
      0.996098  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
