  1.121944860E-03 -8.165959090E-03 -4.451011191E-03 -6.536077911E-03  rotation in radian
 -2.105141E+00  dx in pixels
 -1.781333E+00  dy in pixels
      1.017983  scalx
      1.026632  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
