 -6.524569237E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.543700E+00  dx in pixels
  4.238910E+01  dy in pixels
      1.003773  scalx
      1.011570  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
