 -6.390321798E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.123400E+00  dx in pixels
  3.897670E+01  dy in pixels
      1.003238  scalx
      1.010715  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
