 -5.675201640E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.898000E+00  dx in pixels
  3.424220E+01  dy in pixels
      1.003215  scalx
      1.009944  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
