 -6.376545450E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.089000E-01  dx in pixels
  3.415130E+01  dy in pixels
      1.003468  scalx
      1.009914  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
