  4.617204550E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.145640E-02  dx in pixels
  1.329773E-01  dy in pixels
      0.996443  scale x
      0.995346  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
