 -5.741189077E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.358400E+00  dx in pixels
  3.494410E+01  dy in pixels
      1.003245  scalx
      1.009834  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
