 -6.657441951E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.800000E-01  dx in pixels
  3.430920E+01  dy in pixels
      1.003578  scalx
      1.009294  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
