 -5.854779237E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.236700E+00  dx in pixels
  3.372970E+01  dy in pixels
      1.003239  scalx
      1.010122  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
